en	RSS Feed Import

en	RSS Feed cache time

en	1 hour

en	2 hours

en	6 hours

en	12 hours

en	24 hours

en	20 min

en	Off

en	Page encoding

en	Date format

en	Monday, 12. May 2008

en	12. May 2008

en	12/5-2008

en	It's not possible to reach the RSS file...

en	Error message

en	Length of header description

en	Length of item content

en	Width of logo image

en	Maximum items to show

en	Settings

en	RSS Feed settings

en	RSS Feed URL

en	Remove HTML from RSS feed

en	Yes

en	No

en	Target of URL

en	top

en	blank

en	self

en	Template File

en	Template